ln K_{red. [298 K, 0.1 MPa]}

1/T ∗ 1000 [ 1/K ]

1.2 1.3 1.4 1.5

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

2 And + 1 Cal + 1 H_2O

1 Mrg + 1 CO_2

ACS-58

Δ^*H = + 2.330 kJ Δ^*S = - 22.034 J/K

NS

NS NS

NS

NS NS NS NS

o[ C ]

500 450