ln K_{red. [298 K, 0.1 MPa]}

1/T ∗ 1000 [ 1/K ]

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 Aab

1 Jd + 1 Qtz

NAS-2

Δ^*H = + 15.533 kJ Δ^*S = + 49.214 J/K

E

E

G

G

G

G

H

H

H H

H

H H

H

H

H H

H

H H

H

J J J J J

HB

HB

NS

NS NS NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS NS

NS NS NS

NS

BL

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB LB

LB LB

LB HW

HW

HW

HW

o[ C ] 600 800 1100